华会体育app

x
书记校长信箱Email of the Secretary and President/ English/
浙江科技学院

首页

当前位置: 首页 > 招标采购 > 正文 > 

    华会体育app:浙江省政府采购中心关于校园安防监控系统改造等项目的成交结果公示

    供稿单位 :       发布时间 : 2012-11-20 00:00

    一.采购人名称:浙江科技学院

    二.采购项目名称:校园安防监控系统改造等项目

    三.采购项目编号:ZZCG2012D-JZ-004

    四.采购组织类型:政府集中采购

    五.采购方式:竞争性谈判

    六.采购公告发布日期:2012年11月9日

    七.定标日期:2012年11月20日

    八.评标委员会名单:琚春华、王琴、潘瑞华(标项一、二、五、六)、邵世凡(标项三、四用户专家)

    九.中标结果:


    序号

    标项内容

    中标供应商

    价格(元)

    3

    实验室管理系统,

    杭州联创信息技术有限公司

    89000

    4

    安防监控系统采购,

    浙江京安电子工程有限公司

    223800


    十.其它事项:

    联系方式

    采购理机构名称:浙江省政府采购中心

    地点:浙江省政府采购中心

    联系人:王伟永

    联系电话:88907797

    传真:88907751

    同级政府采购监管管理部门:浙江省政府采购管理办公室

    监督投诉电话:87055741


    联系我们

    地址:浙江省杭州市西湖区留和路318号

    邮编:310023

    友情链接

     Copyright ? 2022 华会体育app  All Rights Reserved    浙ICP备11051284号   浙公网安备 33010602010616号

    Copyright ? 2022 华会体育app All Rights Reserved
    浙ICP备11051284号 浙公网安备 33010602010616号
    华会体育app下载华会体育app下载v2.53.17(官方)网站/网页版登录